繁體中文English简体中文???日本語

021-8039 4921   132 6291 4921(微信同号
微信公众号:尊龙凯时实业
同轴牢靠衰减器 770A [DC-18] N(M,F)
    宣布时间: 2016-09-11 20:59    
同轴牢靠衰减器 770A [DC-18] N(M,F)
同轴牢靠衰减器 770A [DC-18] N(M,F)

同轴牢靠衰减器 770A

产品特征:

1.  平均功耗:100W同轴衰减器系列
2. 峰值功率:1 kW最大
3. 阻抗:50Ω
4. 大功率

5.N毗连器

产品示意图:



 尊龙凯时官网--首页登录入口

尊龙凯时官网--首页登录入口


沪公网安备 31010402001662         ICP16009915号-1
【网站地图】【sitemap】