繁體中文English简体中文???日本語

021-8039 4921   132 6291 4921(微信同号
微信公众号:尊龙凯时实业
WG516011波导开关 [3.5 to 4.2GHz] WR229
    宣布时间: 2018-09-11 16:43    

WG516011波导开关有一个定子和一个导电可动元件 ,这个定子在波导管端和波导路径之间 ,在高频波的可移动元件的资助下每个路径可以切换到导电或不导电

WG516011波导开关 [3.5 to 4.2GHz] WR229

产品特点

1.低压开关速率

2.长切换时间

3.低驻波

4.高隔离

产品特征

1.隔离器 ,环行器及高频电缆切换功效

2.高事情频率规模 ,优良的频率特征 ,装置利便

尊龙凯时官网--首页登录入口

事情频率 3.5-4.2 GHz

回波消耗-32 dB

隔离 70 db

插入消耗0.05 dB

波导尺寸 WR229

质料80% 铝

重量2.4kg

事情温度-40 至 + 75℃

贮存温度-50 至 + 100℃

湿度100%

沪公网安备 31010402001662         ICP16009915号-1
【网站地图】【sitemap】